-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Gép: 127.0.0.1
-- Létrehozás ideje: 2024. Jan 09. 09:01
-- Kiszolgáló verziója: 10.4.28-MariaDB
-- PHP verzió: 8.2.4

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Adatbázis: `nodelogin`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tábla szerkezet ehhez a táblához `accounts`
--

CREATE TABLE `accounts` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `username` varchar(50) NOT NULL,
  `password` varchar(255) NOT NULL,
  `email` varchar(100) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;

--
-- Indexek a kiírt táblákhoz
--

--
-- A tábla indexei `accounts`
--
ALTER TABLE `accounts`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- A kiírt táblák AUTO_INCREMENT értéke
--

--
-- AUTO_INCREMENT a táblához `accounts`
--
ALTER TABLE `accounts`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=4;
COMMIT;

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
