-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.1.3
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Gép: 127.0.0.1
-- Létrehozás ideje: 2023. Jan 27. 11:20
-- Kiszolgáló verziója: 10.4.24-MariaDB
-- PHP verzió: 7.4.29

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Adatbázis: `login`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tábla szerkezet ehhez a táblához `bejelentkez`
--

CREATE TABLE `bejelentkez` (
  `felahsznalonev` varchar(25) COLLATE utf8mb4_hungarian_ci NOT NULL,
  `jelszo` varchar(25) COLLATE utf8mb4_hungarian_ci NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_hungarian_ci;

--
-- A tábla adatainak kiíratása `bejelentkez`
--

INSERT INTO `bejelentkez` (`felahsznalonev`, `jelszo`) VALUES
('roli', '12345'),
('roli', '12345');
COMMIT;

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
